Plate 2: Error refinement

Left column : rendered image Middle column: associated linetrees Right column : max error as height field

Top row : No error test Middle and Bottom row : Error test enabled

Notice the increased linetree subdivision as error is decreased.

ε = 0.625 ε = 2.5

No epsilon test